Kaufurkunde über 3 Morgen Wingert
edition published: 2024-04-25
availability: CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Zwischen den unterzeichneten Johann Georg Retzer, Gutsbesitzer dahier, an einen, dann Daniel le Bachelle, protestantischer Decan in Dürkheim & seiner zu diesem Act von ihm ausdrücklich ermächtigten EhefrauMagdalena, geb. Dupré, am anderen Theile, ist anheute folgender Contract abgeschlossen worden: Die letzteren verkaufen & übergeben an ersteren von diesem Augenblick an & für immer als ein schuldenfreyes Eigenthum mit dem solidarischen Versprechen der rechtlichen Gewährleistung & Haftung für Störungen, Schulden, Privilegien, Hypotheken, Evictionen, Hinderniße & Beeinträchtigungen aller Art ungefähr: 72 Aren oder drey Morgen Wingert mit den darin hängenden Trauben auf´m(?) Groß in hiesiger Gemarkung gelegen, befurcht nach Speyer den Käufer, nach Bingen den Käufer & Anstößer, nach Wald den Käufer, nach Rhein gemeiner Weg für & um den Preis von Achtzehn Hundert Gulden rheinisch. (Seite2) Die le Bachellischen Eheleute bekennen, daß ihnen diese Achtzehn Hundert Gulden – gleich bar vorgezählt worden sind und – quittieren hiemit bestens über deren rechtigen – Empfang. Käufer übernimmt die Grundsteuer vom 1. October 1833 an & zahlt die Kosten dieses Acts. Für die angegebene Größe des Wingerts wird nicht garantiert. Hierüber wurde gegenwärtiger Contract doppelt ausgefertigt & von den Beteiligten unterschrieben. Freinsheim d. 16. July 1833 Georg Retzer Lebachelle ... Magdalene le Bachelle Verkaufsgeb. 72/-4(?) Registrirt zu Dürkheim den neunzehnten Juli 1833 Wol. 15 Fol. 60 Geo.(?) C 6 empfangen Siebenzig zwei Gulden Das P. Rentamt Eremann(?)