Ergebnisse der Nachprüfung der Ortungserscheinungen am Kriemhildenstuhl
edition published: 2023-10-05
availability: CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Ergebnisse der Nachprüfung der Ortungserscheinungen am Kriemhildenstuhl durch Prof. Dr. RoIf Müller - Potsdam, Observatorium. Grundsätzliche Bejahung der (von den Römern durch Steinbruch verwüsteten) Kultstätte , in deren Ost-Westaxe der Schwerpunkt der Westecke der Hei- denmauer liegt. Nord-Südrichtung durch die Südspitze. (Brunholdisstuhl) Grundsätzliche Bestätigung eines Ortungungssystems, das vom Observationspunkt über der Kultstätte ausgeht. Insbesondere, ist die seltene nur alle 18 Jahre erkennbare Stellung des Mondes in sei- nen südlichsten und nördlichsten Extremen durch die Ebersberg- und Peters- Kopflinien erkennbar, woran infolge der Feststellung der Normale , als der Kardinalrichtung für ein germanisches Observatorium nicht mehr zu zweifeln ist, denn inzwischen ist auch der 3- Eckswall um die Stätte des Nordmal-Raben auf der alten Katasterkarte im hiesigen Vermessungsamt (Jahr 1831) für den Durchgang der Nord-Südlinie festgestellt worden. Sehr wichtige Correcturen, die z.B. für die Sonnwendlinie zu neuen Erhe- bungen Anlass geben, da der Malplatz auf dem Stampe in der Sonnwendlinie zum Peterskopf liegt. (Es scheint sich also aufzuklären, welches "Mal" auf den Stampe bei Eisenberg gestanden hat.)